Robust track results — Chinese Academy of Sciences (CAS-NLPR)

Summary Statistics Run ID NLPR03w49 Run Description Automatic, description only Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 2470 2479 4949 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 495 525 1020 Mean average precision 0.0828 0.2289 0.1559 % topics with no relevant in top 10 10.0 10.0 10.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0038 0.0092 0.0051

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.3280 0.4600 0.3940 At 10 docs 0.3040 0.4340 0.3690 At 15 docs 0.2973 0.3720 0.3347 At 20 docs 0.2800 0.3310 0.3055 At 30 docs 0.2380 0.2833 0.2607 At 100 docs 0.0990 0.1050 0.1020 At 200 docs 0.0495 0.0525 0.0510 At 500 docs 0.0198 0.0210 0.0204 At 1000 docs 0.0099 0.0105 0.0102 R-Precision Exact 0.1476 0.2966 0.2221