Robust track results — Chinese Academy of Sciences (CAS-NLPR)

Summary Statistics Run ID NLPR03w16 Run Description Automatic, description only Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 866 860 1726 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 246 303 549 Mean average precision 0.0558 0.1747 0.1153 % topics with no relevant in top 10 10.0 10.0 10.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0017 0.0027 0.0021

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.3280 0.4600 0.3940 At 10 docs 0.3040 0.4340 0.3690 At 15 docs 0.2960 0.3720 0.3340 At 20 docs 0.2400 0.2980 0.2690 At 30 docs 0.1640 0.2013 0.1827 At 100 docs 0.0492 0.0606 0.0549 At 200 docs 0.0246 0.0303 0.0274 At 500 docs 0.0098 0.0121 0.0110 At 1000 docs 0.0049 0.0061 0.0055 R-Precision Exact 0.1018 0.2294 0.1656