Question Answering track, passages task results — National University of Singapore

Summary Statistics Run ID nuslamp03a Num questions 413 Number right 173 Number unsupported 9 Number wrong 231 Accuracy 0.419 Precision of recognizing no answer 10 / 64 = 0.156 Recall of recognizing no answer 10 / 30 = 0.333