Question Answering track, main task results — LexiClone, Inc.

Summary Statistics Run ID lexiclone92 Num questions 413 factoid + 37 list + 50 def Number factoid right 257 Number factoid inexact 15 Number factoid unsupported 12 Number factoid wrong 129 NIL response never returned Factoid accuracy 0.622 Average F score for lists 0.048 Average F score for definintions 0.159 Final combined score 0.363