Question Answering track, main task results — University of Southern California-ISI

Summary Statistics Run ID isi03b Num questions 413 factoid + 37 list + 50 def Number factoid right 119 Number factoid inexact 7 Number factoid unsupported 21 Number factoid wrong 266 NIL response never returned Factoid accuracy 0.288 Average F score for lists 0.115 Average F score for definintions 0.426 Final combined score 0.279