Question Answering track, passages task results — Indian Institute of Technology Bombay

Summary Statistics Run ID IITBQA1 Num questions 413 Number right 55 Number unsupported 5 Number wrong 353 Accuracy 0.133 Precision of recognizing no answer 3 / 66 = 0.045 Recall of recognizing no answer 3 / 30 = 0.100