Question Answering track, main task results — New Mexico State University

Summary Statistics Run ID CRL2003 Num questions 413 factoid + 37 list + 50 def Number factoid right 31 Number factoid inexact 0 Number factoid unsupported 0 Number factoid wrong 382 Precision of recognizing no answer 25 /317 = 0.079 Recall of recognizing no answer 25 / 30 = 0.833 Factoid accuracy 0.075 Average F score for lists 0.002 Average F score for definintions 0.000 Final combined score 0.038