Novelty track results, task 1 — Chinese Academy of Sciences (CAS-NLPR)

Summary Statistics Run ID NLPR03n1w2 Num topics 50 Relevant New Average precision 0.76 0.53 Average recall 0.31 0.29 Average F 0.391 0.325