Novelty track results, task 1 — Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT/SIG)

Summary Statistics Run ID IRITfNegR2 Num topics 50 Relevant New Average precision 0.63 0.41 Average recall 0.57 0.57 Average F 0.516 0.408