Novelty track results, task 1 — Chinese Academy of Sciences (CAS-ICT)

Summary Statistics Run ID ICT03NOV1NAR Num topics 50 Relevant New Average precision 0.58 0.37 Average recall 0.46 0.44 Average F 0.434 0.334