HARD track results — University of Maryland

Run ID umdbsne2tit Run Description baseline run; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2759 0.0609 At 10 passages 0.2862 0.0968 At 15 passages 0.2488 0.0962 At 20 passages 0.2539 0.1130 At 30 passages 0.2289 0.1249 At 50 passages 0.2052 0.1443 At 100 passages 0.1945 0.1810 R-Precision 0.1972

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3606 5098 MAP 0.2617 0.3110

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4042 0.5208 At 10 docs 0.3979 0.5000 At 15 docs 0.3764 0.4847 At 20 docs 0.3719 0.4802 At 30 docs 0.3479 0.4542 At 100 docs 0.2854 0.3773 At 200 docs 0.2161 0.2893 At 500 docs 0.1249 0.1723 At 1000 docs 0.0751 0.1062 R-Precision 0.2888 0.3317