HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID uiuchard Run Description baseline run; fields not specified

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2251 0.0453 At 10 passages 0.2409 0.0720 At 15 passages 0.2169 0.0835 At 20 passages 0.2102 0.0973 At 30 passages 0.1819 0.1084 At 50 passages 0.1798 0.1302 At 100 passages 0.1591 0.1530 R-Precision 0.1563

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3618 5105 MAP 0.2505 0.3077

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.3667 0.5125 At 10 docs 0.3812 0.5125 At 15 docs 0.3806 0.4944 At 20 docs 0.3687 0.4854 At 30 docs 0.3396 0.4465 At 100 docs 0.2848 0.3750 At 200 docs 0.2136 0.2903 At 500 docs 0.1247 0.1731 At 1000 docs 0.0754 0.1064 R-Precision 0.2757 0.3327