HARD track results — State University of New York at Buffalo-CEDAR

Run ID ub03ugTcugTD Run Description baseline run; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2828 0.0737 At 10 passages 0.2763 0.0964 At 15 passages 0.2501 0.1003 At 20 passages 0.2441 0.1169 At 30 passages 0.2325 0.1368 At 50 passages 0.2159 0.1585 At 100 passages 0.1813 0.1810 R-Precision 0.1825

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3682 5265 MAP 0.2896 0.3495

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4542 0.6042 At 10 docs 0.4479 0.5729 At 15 docs 0.4194 0.5361 At 20 docs 0.4062 0.5219 At 30 docs 0.3840 0.4924 At 100 docs 0.3027 0.3977 At 200 docs 0.2247 0.3055 At 500 docs 0.1297 0.1797 At 1000 docs 0.0767 0.1097 R-Precision 0.3075 0.3663