HARD track results — State University of New York at Buffalo-CEDAR

Run ID ub03sugT Run Description baseline run; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2261 0.0539 At 10 passages 0.2399 0.0829 At 15 passages 0.2278 0.0902 At 20 passages 0.2107 0.1004 At 30 passages 0.1993 0.1178 At 50 passages 0.1859 0.1354 At 100 passages 0.1572 0.1541 R-Precision 0.1594

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3513 4990 MAP 0.2543 0.3126

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.3875 0.5458 At 10 docs 0.4042 0.5375 At 15 docs 0.3875 0.5042 At 20 docs 0.3771 0.4958 At 30 docs 0.3597 0.4674 At 100 docs 0.2792 0.3729 At 200 docs 0.2098 0.2856 At 500 docs 0.1226 0.1700 At 1000 docs 0.0732 0.1040 R-Precision 0.2764 0.3335