HARD track results — State University of New York at Buffalo-CEDAR

Run ID ub03smfugTD Run Description not a baseline, used metadata; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2395 0.0305 At 10 passages 0.2313 0.0495 At 15 passages 0.2198 0.0630 At 20 passages 0.2187 0.0726 At 30 passages 0.1929 0.0798 At 50 passages 0.1744 0.0989 At 100 passages 0.1518 0.1228 R-Precision 0.1699

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 33675 33675 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3236 4543 MAP 0.1726 0.2073

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.2917 0.3667 At 10 docs 0.2771 0.3583 At 15 docs 0.2722 0.3569 At 20 docs 0.2656 0.3469 At 30 docs 0.2465 0.3278 At 100 docs 0.2150 0.2846 At 200 docs 0.1741 0.2322 At 500 docs 0.1155 0.1597 At 1000 docs 0.0674 0.0946 R-Precision 0.2078 0.2562