HARD track results — State University of New York at Buffalo-CEDAR

Run ID ub03cugTD Run Description baseline run; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3065 0.0862 At 10 passages 0.2987 0.1151 At 15 passages 0.2666 0.1161 At 20 passages 0.2667 0.1305 At 30 passages 0.2467 0.1528 At 50 passages 0.2126 0.1653 At 100 passages 0.1841 0.1858 R-Precision 0.1997

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3548 5069 MAP 0.2981 0.3540

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4708 0.6292 At 10 docs 0.4542 0.5854 At 15 docs 0.4278 0.5556 At 20 docs 0.4229 0.5375 At 30 docs 0.4042 0.5076 At 100 docs 0.3002 0.3940 At 200 docs 0.2253 0.3047 At 500 docs 0.1271 0.1766 At 1000 docs 0.0739 0.1056 R-Precision 0.3286 0.3784