HARD track results — Rutgers University

Run ID rutbase2 Run Description baseline run; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3745 0.0991 At 10 passages 0.3769 0.1320 At 15 passages 0.3370 0.1315 At 20 passages 0.3214 0.1463 At 30 passages 0.3055 0.1738 At 50 passages 0.2580 0.1819 At 100 passages 0.2371 0.2205 R-Precision 0.2706

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3736 5265 MAP 0.3186 0.3638

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5083 0.6333 At 10 docs 0.4750 0.5875 At 15 docs 0.4444 0.5597 At 20 docs 0.4302 0.5396 At 30 docs 0.4104 0.5132 At 100 docs 0.3173 0.4142 At 200 docs 0.2344 0.3126 At 500 docs 0.1318 0.1809 At 1000 docs 0.0778 0.1097 R-Precision 0.3451 0.3854