HARD track results — Rutgers University

Run ID rutbase1 Run Description baseline run; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3425 0.0923 At 10 passages 0.3396 0.1223 At 15 passages 0.3231 0.1326 At 20 passages 0.3072 0.1411 At 30 passages 0.2901 0.1618 At 50 passages 0.2619 0.1832 At 100 passages 0.2103 0.1994 R-Precision 0.2553

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3545 5010 MAP 0.2899 0.3310

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4625 0.5750 At 10 docs 0.4521 0.5500 At 15 docs 0.4333 0.5278 At 20 docs 0.4073 0.5000 At 30 docs 0.3813 0.4771 At 100 docs 0.2888 0.3819 At 200 docs 0.2178 0.2906 At 500 docs 0.1237 0.1710 At 1000 docs 0.0739 0.1044 R-Precision 0.3256 0.3642