HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtrt Run Description not a baseline, used metadata; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3103 0.0708 At 10 passages 0.3031 0.1035 At 15 passages 0.2837 0.1203 At 20 passages 0.2842 0.1409 At 30 passages 0.2824 0.1669 At 50 passages 0.2588 0.1892 At 100 passages 0.2156 0.2105 R-Precision 0.2327

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3584 4986 MAP 0.3016 0.3430

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4333 0.6083 At 10 docs 0.4250 0.5708 At 15 docs 0.4292 0.5569 At 20 docs 0.4250 0.5469 At 30 docs 0.4090 0.5229 At 100 docs 0.3190 0.4140 At 200 docs 0.2270 0.3024 At 500 docs 0.1257 0.1720 At 1000 docs 0.0747 0.1039 R-Precision 0.3378 0.3759