HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtp Run Description baseline run; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3257 0.0368 At 10 passages 0.2999 0.0519 At 15 passages 0.2738 0.0525 At 20 passages 0.2563 0.0590 At 30 passages 0.2377 0.0676 At 50 passages 0.2187 0.0751 At 100 passages 0.1835 0.0929 R-Precision 0.2093

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3613 5062 MAP 0.2526 0.3049

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4125 0.5167 At 10 docs 0.3646 0.4750 At 15 docs 0.3542 0.4694 At 20 docs 0.3438 0.4719 At 30 docs 0.3292 0.4500 At 100 docs 0.2615 0.3583 At 200 docs 0.2111 0.2878 At 500 docs 0.1248 0.1743 At 1000 docs 0.0753 0.1055 R-Precision 0.2788 0.3344