HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtmdap Run Description not a baseline, used metadata; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3459 0.0573 At 10 passages 0.3120 0.0880 At 15 passages 0.2984 0.0903 At 20 passages 0.2920 0.1007 At 30 passages 0.2804 0.1268 At 50 passages 0.2648 0.1578 At 100 passages 0.2330 0.1943 R-Precision 0.2542

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 31049 31049 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3104 4246 MAP 0.2682 0.3056

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4375 0.5500 At 10 docs 0.3958 0.5125 At 15 docs 0.3903 0.5083 At 20 docs 0.3844 0.5031 At 30 docs 0.3688 0.4840 At 100 docs 0.2894 0.3896 At 200 docs 0.2158 0.2886 At 500 docs 0.1198 0.1626 At 1000 docs 0.0647 0.0885 R-Precision 0.3070 0.3430