HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtmda Run Description not a baseline, used metadata; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3345 0.0820 At 10 passages 0.3026 0.1088 At 15 passages 0.2874 0.1170 At 20 passages 0.2805 0.1307 At 30 passages 0.2687 0.1581 At 50 passages 0.2497 0.1854 At 100 passages 0.2126 0.2110 R-Precision 0.2261

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3586 4955 MAP 0.3136 0.3500

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4750 0.6042 At 10 docs 0.4542 0.5646 At 15 docs 0.4403 0.5542 At 20 docs 0.4260 0.5344 At 30 docs 0.4132 0.5167 At 100 docs 0.3260 0.4246 At 200 docs 0.2304 0.3047 At 500 docs 0.1271 0.1724 At 1000 docs 0.0747 0.1032 R-Precision 0.3415 0.3759