HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtdpsgbas Run Description baseline run; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3186 0.0869 At 10 passages 0.3027 0.1091 At 15 passages 0.2661 0.1068 At 20 passages 0.2474 0.1180 At 30 passages 0.2276 0.1340 At 50 passages 0.1936 0.1416 At 100 passages 0.1698 0.1627 R-Precision 0.1942

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3579 4834 MAP 0.2640 0.3029

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4417 0.5792 At 10 docs 0.4167 0.5188 At 15 docs 0.3931 0.4944 At 20 docs 0.3708 0.4708 At 30 docs 0.3431 0.4403 At 100 docs 0.2646 0.3460 At 200 docs 0.2130 0.2811 At 500 docs 0.1282 0.1707 At 1000 docs 0.0746 0.1007 R-Precision 0.3004 0.3510