HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtdbas Run Description baseline run; title+desc

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3503 0.0769 At 10 passages 0.3341 0.1122 At 15 passages 0.2893 0.1205 At 20 passages 0.2820 0.1380 At 30 passages 0.2738 0.1668 At 50 passages 0.2533 0.1870 At 100 passages 0.2125 0.2063 R-Precision 0.2301

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3579 4834 MAP 0.2969 0.3314

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5042 0.6208 At 10 docs 0.4604 0.5771 At 15 docs 0.4278 0.5403 At 20 docs 0.4156 0.5198 At 30 docs 0.4104 0.5049 At 100 docs 0.3071 0.3881 At 200 docs 0.2239 0.2876 At 500 docs 0.1249 0.1640 At 1000 docs 0.0746 0.1007 R-Precision 0.3300 0.3677