HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtcftt Run Description not a baseline, used form; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3522 0.0927 At 10 passages 0.3225 0.1249 At 15 passages 0.3111 0.1281 At 20 passages 0.3144 0.1469 At 30 passages 0.2930 0.1676 At 50 passages 0.2536 0.1817 At 100 passages 0.2041 0.1974 R-Precision 0.2229

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3261 4397 MAP 0.2942 0.3146

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5125 0.6500 At 10 docs 0.4729 0.5896 At 15 docs 0.4569 0.5653 At 20 docs 0.4469 0.5448 At 30 docs 0.4090 0.5014 At 100 docs 0.2950 0.3602 At 200 docs 0.2102 0.2645 At 500 docs 0.1144 0.1515 At 1000 docs 0.0679 0.0916 R-Precision 0.3123 0.3345