HARD track results — University of Massachusetts

Run ID ciirtbas Run Description baseline run; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3094 0.0764 At 10 passages 0.3025 0.1087 At 15 passages 0.2859 0.1161 At 20 passages 0.2801 0.1306 At 30 passages 0.2669 0.1569 At 50 passages 0.2497 0.1849 At 100 passages 0.2121 0.2090 R-Precision 0.2261

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3613 5062 MAP 0.3091 0.3518

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4750 0.6375 At 10 docs 0.4500 0.5792 At 15 docs 0.4375 0.5528 At 20 docs 0.4250 0.5365 At 30 docs 0.4090 0.5181 At 100 docs 0.3221 0.4244 At 200 docs 0.2291 0.3070 At 500 docs 0.1278 0.1756 At 1000 docs 0.0753 0.1055 R-Precision 0.3368 0.3754