HARD track results — University of Maryland

Run ID UMARIPVR8 Run Description not a baseline, used both; title+desc+narr

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.4348 0.0664 At 10 passages 0.3973 0.1034 At 15 passages 0.3543 0.0992 At 20 passages 0.3449 0.1154 At 30 passages 0.3176 0.1355 At 50 passages 0.2858 0.1561 At 100 passages 0.2587 0.1968 R-Precision 0.2928

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 37868 37868 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3447 4776 MAP 0.3001 0.3253

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5417 0.6250 At 10 docs 0.5063 0.5917 At 15 docs 0.4681 0.5528 At 20 docs 0.4417 0.5323 At 30 docs 0.4083 0.5014 At 100 docs 0.3060 0.3908 At 200 docs 0.2248 0.2989 At 500 docs 0.1235 0.1672 At 1000 docs 0.0718 0.0995 R-Precision 0.3347 0.3521