HARD track results — University of Maryland

Run ID UMARIPVR7 Run Description not a baseline, used both; title+desc+narr

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.4232 0.0665 At 10 passages 0.3950 0.1038 At 15 passages 0.3491 0.1104 At 20 passages 0.3390 0.1206 At 30 passages 0.3147 0.1370 At 50 passages 0.2960 0.1630 At 100 passages 0.2492 0.1887 R-Precision 0.3024

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 37892 37892 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3450 4781 MAP 0.2875 0.3072

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5125 0.6083 At 10 docs 0.4771 0.5667 At 15 docs 0.4514 0.5514 At 20 docs 0.4365 0.5313 At 30 docs 0.3979 0.4910 At 100 docs 0.2954 0.3781 At 200 docs 0.2123 0.2755 At 500 docs 0.1158 0.1547 At 1000 docs 0.0719 0.0996 R-Precision 0.3058 0.3282