HARD track results — University of Maryland

Run ID UMARIPVR5 Run Description not a baseline, used both; title+desc+narr

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3407 0.0727 At 10 passages 0.3504 0.1159 At 15 passages 0.3160 0.1249 At 20 passages 0.3053 0.1353 At 30 passages 0.2758 0.1513 At 50 passages 0.2498 0.1760 At 100 passages 0.1958 0.1900 R-Precision 0.2142

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3809 5221 MAP 0.2895 0.3111

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5000 0.5958 At 10 docs 0.4771 0.5646 At 15 docs 0.4542 0.5528 At 20 docs 0.4313 0.5260 At 30 docs 0.3965 0.4910 At 100 docs 0.2898 0.3744 At 200 docs 0.2076 0.2691 At 500 docs 0.1175 0.1570 At 1000 docs 0.0794 0.1088 R-Precision 0.2969 0.3222