HARD track results — University of Maryland

Run ID UMARIPVR4 Run Description not a baseline, used form; title+desc+narr

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3752 0.0844 At 10 passages 0.3593 0.1220 At 15 passages 0.3145 0.1242 At 20 passages 0.3019 0.1350 At 30 passages 0.2838 0.1576 At 50 passages 0.2396 0.1707 At 100 passages 0.1918 0.1876 R-Precision 0.2167

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3813 5213 MAP 0.2901 0.3103

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.5292 0.6375 At 10 docs 0.4875 0.5896 At 15 docs 0.4542 0.5514 At 20 docs 0.4365 0.5375 At 30 docs 0.4104 0.5056 At 100 docs 0.2854 0.3698 At 200 docs 0.2077 0.2723 At 500 docs 0.1169 0.1577 At 1000 docs 0.0794 0.1086 R-Precision 0.3042 0.3300