HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID UIHARD4 Run Description not a baseline, used form; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2625 0.0611 At 10 passages 0.2662 0.0908 At 15 passages 0.2395 0.0938 At 20 passages 0.2317 0.1105 At 30 passages 0.2215 0.1345 At 50 passages 0.2065 0.1547 At 100 passages 0.1784 0.1758 R-Precision 0.1796

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3726 5282 MAP 0.2939 0.3510

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4083 0.5792 At 10 docs 0.4208 0.5604 At 15 docs 0.4111 0.5292 At 20 docs 0.4052 0.5167 At 30 docs 0.3826 0.4889 At 100 docs 0.3065 0.4019 At 200 docs 0.2296 0.3101 At 500 docs 0.1289 0.1792 At 1000 docs 0.0776 0.1100 R-Precision 0.3109 0.3687