HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID UIHARD3 Run Description not a baseline, used form; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.3034 0.0639 At 10 passages 0.2705 0.0915 At 15 passages 0.2455 0.0973 At 20 passages 0.2301 0.1111 At 30 passages 0.2165 0.1291 At 50 passages 0.2023 0.1509 At 100 passages 0.1809 0.1759 R-Precision 0.1792

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3730 5270 MAP 0.2898 0.3465

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4417 0.6000 At 10 docs 0.4312 0.5625 At 15 docs 0.4153 0.5375 At 20 docs 0.4000 0.5219 At 30 docs 0.3771 0.4944 At 100 docs 0.3050 0.4004 At 200 docs 0.2270 0.3073 At 500 docs 0.1302 0.1798 At 1000 docs 0.0777 0.1098 R-Precision 0.3087 0.3701