HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID UIHARD2 Run Description not a baseline, used form; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2515 0.0515 At 10 passages 0.2527 0.0822 At 15 passages 0.2358 0.0918 At 20 passages 0.2211 0.1052 At 30 passages 0.1992 0.1222 At 50 passages 0.1859 0.1396 At 100 passages 0.1797 0.1706 R-Precision 0.1672

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3710 5280 MAP 0.2737 0.3321

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.3833 0.5542 At 10 docs 0.4021 0.5312 At 15 docs 0.4028 0.5181 At 20 docs 0.3885 0.5031 At 30 docs 0.3667 0.4715 At 100 docs 0.2981 0.3915 At 200 docs 0.2227 0.3024 At 500 docs 0.1287 0.1786 At 1000 docs 0.0773 0.1100 R-Precision 0.2888 0.3497