HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID UIHARD1 Run Description not a baseline, used form; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.2624 0.0545 At 10 passages 0.2442 0.0776 At 15 passages 0.2399 0.0904 At 20 passages 0.2234 0.1044 At 30 passages 0.2017 0.1209 At 50 passages 0.1894 0.1407 At 100 passages 0.1732 0.1662 R-Precision 0.1625

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 48000 48000 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 3727 5264 MAP 0.2727 0.3286

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4292 0.5792 At 10 docs 0.4000 0.5292 At 15 docs 0.4097 0.5236 At 20 docs 0.3906 0.5062 At 30 docs 0.3694 0.4771 At 100 docs 0.2994 0.3925 At 200 docs 0.2243 0.3024 At 500 docs 0.1302 0.1793 At 1000 docs 0.0776 0.1097 R-Precision 0.2908 0.3512