HARD track results — Indian Institute of Technology Bombay

Run ID IITBHDF3 Run Description not a baseline, used metadata; narrative only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.0966 0.0009 At 10 passages 0.0889 0.0010 At 15 passages 0.0874 0.0010 At 20 passages 0.0874 0.0010 At 30 passages 0.0874 0.0010 At 50 passages 0.0874 0.0010 At 100 passages 0.0874 0.0010 R-Precision 0.0874

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 182 182 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 25 34 MAP 0.0025 0.0032

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.0792 0.1083 At 10 docs 0.0500 0.0687 At 15 docs 0.0347 0.0472 At 20 docs 0.0260 0.0354 At 30 docs 0.0174 0.0236 At 100 docs 0.0052 0.0071 At 200 docs 0.0026 0.0035 At 500 docs 0.0010 0.0014 At 1000 docs 0.0005 0.0007 R-Precision 0.0040 0.0043