HARD track results — Indian Institute of Technology Bombay

Run ID IITBHDF1 Run Description not a baseline, used metadata; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.0974 0.0082 At 10 passages 0.0989 0.0097 At 15 passages 0.0989 0.0097 At 20 passages 0.0989 0.0097 At 30 passages 0.0989 0.0097 At 50 passages 0.0989 0.0097 At 100 passages 0.0989 0.0097 R-Precision 0.0989

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 153 153 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 22 29 MAP 0.0024 0.0026

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.0708 0.0958 At 10 docs 0.0458 0.0604 At 15 docs 0.0306 0.0403 At 20 docs 0.0229 0.0302 At 30 docs 0.0153 0.0201 At 100 docs 0.0046 0.0060 At 200 docs 0.0023 0.0030 At 500 docs 0.0009 0.0012 At 1000 docs 0.0005 0.0006 R-Precision 0.0038 0.0038