HARD track results — Indian Institute of Technology Bombay

Run ID IITBHDBSLN2 Run Description baseline run; title only

Passages-based Evaluation (42 topics)

Passage Level Averages Precision F Score At 5 passages 0.0732 0.0120 At 10 passages 0.0679 0.0179 At 15 passages 0.0557 0.0194 At 20 passages 0.0503 0.0179 At 30 passages 0.0454 0.0194 At 50 passages 0.0359 0.0150 At 100 passages 0.0260 0.0125 R-Precision 0.0197

Document-based Evaluation (48 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 22862 22862 Total relevant 5123 7576 Total rel. ret. 186 224 MAP 0.0156 0.0160

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.1750 0.2250 At 10 docs 0.1333 0.1583 At 15 docs 0.1111 0.1347 At 20 docs 0.0969 0.1187 At 30 docs 0.0729 0.0931 At 100 docs 0.0277 0.0346 At 200 docs 0.0161 0.0197 At 500 docs 0.0078 0.0093 At 1000 docs 0.0039 0.0047 R-Precision 0.0281 0.0283