Question Answering track, Main task results — IBM T.J. Watson Research Center-Prager

Summary Statistics Run ID IBMPQ Num questions Number wrong 306 Number unsupported 14 Number inexact 11 Number right 169 Confidence-weighted score 0.534 Precision of recognizing no answer 33 / 201 = 0.164 Recall of recognizing no answer 33 / 46 = 0.717