results — Chinese Academy of Sciences

Summary Statistics Run ID ICTAdaFT10Fa Subtask adaptive TREC data used in training? no Reuters data used in training? no Other data used in training? no Optimized for T10U Number of Topics 84 Total retrieved 573495 Relevant retrieved 338958 Macro average recall 0.364 Macro average precision 0.427 Mean T10SU 0.206 Mean F-Beta 0.387 Zero returns 0