Cross-language track results — Eurospider

Summary Statistics Run Number 98EITtit Run Description German topics, EFGI documents automatic, title Number of Topics 28 Total number of documents over all topics Retrieved: 28000 Relevant: 4098 Rel-ret: 2026

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.6053 0.10 0.3709 0.20 0.3153 0.30 0.2378 0.40 0.1970 0.50 0.1762 0.60 0.1503 0.70 0.0962 0.80 0.0672 0.90 0.0406 1.00 0.0031 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1841

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4286 At 10 docs 0.3821 At 15 docs 0.3595 At 20 docs 0.3429 At 30 docs 0.3286 At 100 docs 0.2325 At 200 docs 0.1711 At 500 docs 0.1120 At 1000 docs 0.0724 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2199

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve

25 30 35 40 45 50

Topic

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Difference

Difference from Median in Average Precision per Topic