SDR results — Carnegie Mellon University

Summary Statistics Run Number cmu1-b2.ret Run Description baseline2 Number of Topics 23 Total number of documents over all topics Retrieved: 17277 Relevant: 390 Rel-ret: 338

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.5527 0.10 0.4481 0.20 0.4162 0.30 0.3557 0.40 0.3088 0.50 0.2769 0.60 0.2433 0.70 0.1854 0.80 0.1489 0.90 0.0633 1.00 0.0257 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2590

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3130 At 10 docs 0.3043 At 15 docs 0.2580 At 20 docs 0.2326 At 30 docs 0.1942 At 100 docs 0.0965 At 200 docs 0.0574 At 500 docs 0.0283 At 1000 docs 0.0147 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2780

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve

50 55 60 65 70

Topic

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Difference

Difference from Median in Average Precision per Topic