routing results - Department of Defense

Summary Statistics Run Number ACQROU{category A, manual Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 1331

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3613 0.10 0.0662 0.20 0.0342 0.30 0.0160 0.40 0.0103 0.50 0.0087 0.60 0.0036 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0232

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1520 At 10 docs 0.1280 At 15 docs 0.1187 At 20 docs 0.1070 At 30 docs 0.0953 At 100 docs 0.0730 At 200 docs 0.0533 At 500 docs 0.0365 At 1000 docs 0.0266

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0558

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00389 0.20 0.01557 0.30 0.05085 0.40 0.10594 0.50 0.15703 0.60 0.45774 0.70 1.00000 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - University of California, Berkeley

Summary Statistics Run Number Brkly11{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 2151

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.1354 0.10 0.0870 0.20 0.0692 0.30 0.0623 0.40 0.0523 0.50 0.0398 0.60 0.0281 0.70 0.0165 0.80 0.0024 0.90 0.0009 1.00 0.0001 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0345

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0200 At 10 docs 0.0220 At 15 docs 0.0307 At 20 docs 0.0350 At 30 docs 0.0387 At 100 docs 0.0430 At 200 docs 0.0535 At 500 docs 0.0518 At 1000 docs 0.0430

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0475

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00289 0.20 0.00742 0.30 0.01245 0.40 0.01998 0.50 0.03325 0.60 0.05720 0.70 0.11501 0.80 0.91657 0.90 2.75386 1.00 27.56063 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - University of California, Berkeley

Summary Statistics Run Number Brkly12{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 4373

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6247 0.10 0.3947 0.20 0.3434 0.30 0.3086 0.40 0.2753 0.50 0.2337 0.60 0.1851 0.70 0.1406 0.80 0.0953 0.90 0.0448 1.00 0.0030 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2163

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3920 At 10 docs 0.3280 At 15 docs 0.3053 At 20 docs 0.2910 At 30 docs 0.2847 At 100 docs 0.2916 At 200 docs 0.2361 At 500 docs 0.1434 At 1000 docs 0.0875

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2679

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00042 0.20 0.00105 0.30 0.00185 0.40 0.00290 0.50 0.00452 0.60 0.00728 0.70 0.01179 0.80 0.02093 0.90 0.05289 1.00 0.91602 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - City University, London

Summary Statistics Run Number cityr1{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5451

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8666 0.10 0.6826 0.20 0.5845 0.30 0.5230 0.40 0.4628 0.50 0.4077 0.60 0.3448 0.70 0.2654 0.80 0.1769 0.90 0.0967 1.00 0.0160 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3868

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6840 At 10 docs 0.6440 At 15 docs 0.6067 At 20 docs 0.5990 At 30 docs 0.5693 At 100 docs 0.4436 At 200 docs 0.3384 At 500 docs 0.1924 At 1000 docs 0.1090

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4080

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00013 0.20 0.00039 0.30 0.00075 0.40 0.00128 0.50 0.00200 0.60 0.00314 0.70 0.00534 0.80 0.01026 0.90 0.02317 1.00 0.16951 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - City University, London

Summary Statistics Run Number cityr2{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5550

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8470 0.10 0.7017 0.20 0.6060 0.30 0.5543 0.40 0.4956 0.50 0.4306 0.60 0.3643 0.70 0.2908 0.80 0.1876 0.90 0.1099 1.00 0.0121 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.4074

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6880 At 10 docs 0.6620 At 15 docs 0.6320 At 20 docs 0.6160 At 30 docs 0.5707 At 100 docs 0.4652 At 200 docs 0.3465 At 500 docs 0.1962 At 1000 docs 0.1110

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4221

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00012 0.20 0.00036 0.30 0.00066 0.40 0.00112 0.50 0.00182 0.60 0.00289 0.70 0.00471 0.80 0.00955 0.90 0.02009 1.00 0.22504 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Cornell University

Summary Statistics Run Number CrnlRE{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 4917

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7874 0.10 0.6167 0.20 0.5285 0.30 0.4647 0.40 0.4072 0.50 0.3496 0.60 0.2820 0.70 0.2270 0.80 0.1367 0.90 0.0779 1.00 0.0019 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3380

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6160 At 10 docs 0.6000 At 15 docs 0.5693 At 20 docs 0.5520 At 30 docs 0.5253 At 100 docs 0.4080 At 200 docs 0.3051 At 500 docs 0.1716 At 1000 docs 0.0983

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3758

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00017 0.20 0.00049 0.30 0.00095 0.40 0.00161 0.50 0.00256 0.60 0.00421 0.70 0.00657 0.80 0.01393 0.90 0.02936 1.00 1.44795 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Cornell University

Summary Statistics Run Number CrnlRL{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 4789

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7899 0.10 0.5620 0.20 0.4664 0.30 0.4210 0.40 0.3701 0.50 0.3186 0.60 0.2631 0.70 0.2132 0.80 0.1313 0.90 0.0676 1.00 0.0034 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3112

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6000 At 10 docs 0.5720 At 15 docs 0.5360 At 20 docs 0.5170 At 30 docs 0.4900 At 100 docs 0.3772 At 200 docs 0.2826 At 500 docs 0.1647 At 1000 docs 0.0958

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3481

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00021 0.20 0.00063 0.30 0.00114 0.40 0.00188 0.50 0.00295 0.60 0.00463 0.70 0.00712 0.80 0.01459 0.90 0.03422 1.00 0.80793 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - HNC, Inc.

Summary Statistics Run Number HNC11{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 3854

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6762 0.10 0.3832 0.20 0.3004 0.30 0.2408 0.40 0.1959 0.50 0.1590 0.60 0.1071 0.70 0.0584 0.80 0.0273 0.90 0.0074 1.00 0.0022 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1727

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4600 At 10 docs 0.4080 At 15 docs 0.3800 At 20 docs 0.3690 At 30 docs 0.3493 At 100 docs 0.2718 At 200 docs 0.2064 At 500 docs 0.1251 At 1000 docs 0.0771

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2348

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00044 0.20 0.00128 0.30 0.00261 0.40 0.00453 0.50 0.00729 0.60 0.01379 0.70 0.03111 0.80 0.07857 0.90 0.33275 1.00 1.25012 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - HNC, Inc.

Summary Statistics Run Number HNC21{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 3760

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6764 0.10 0.3882 0.20 0.2925 0.30 0.2474 0.40 0.1963 0.50 0.1552 0.60 0.0937 0.70 0.0555 0.80 0.0210 0.90 0.0044 1.00 0.0015 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1693

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4680 At 10 docs 0.4140 At 15 docs 0.3960 At 20 docs 0.3790 At 30 docs 0.3547 At 100 docs 0.2662 At 200 docs 0.2006 At 500 docs 0.1203 At 1000 docs 0.0752

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2274

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00043 0.20 0.00133 0.30 0.00252 0.40 0.00451 0.50 0.00750 0.60 0.01600 0.70 0.03284 0.80 0.10280 0.90 0.56132 1.00 1.83480 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - University of Massachusetts, Amherst

Summary Statistics Run Number INQ203{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5612

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8158 0.10 0.6934 0.20 0.6311 0.30 0.5670 0.40 0.4976 0.50 0.4333 0.60 0.3658 0.70 0.2886 0.80 0.1984 0.90 0.1124 1.00 0.0042 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.4103

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6480 At 10 docs 0.6560 At 15 docs 0.6347 At 20 docs 0.6220 At 30 docs 0.5880 At 100 docs 0.4810 At 200 docs 0.3558 At 500 docs 0.1978 At 1000 docs 0.1122

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4316

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00012 0.20 0.00032 0.30 0.00063 0.40 0.00111 0.50 0.00180 0.60 0.00287 0.70 0.00476 0.80 0.00891 0.90 0.01959 1.00 0.65351 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - University of Massachusetts, Amherst

Summary Statistics Run Number INQ204{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5528

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8557 0.10 0.6841 0.20 0.6042 0.30 0.5417 0.40 0.4773 0.50 0.4193 0.60 0.3568 0.70 0.2742 0.80 0.1873 0.90 0.1042 1.00 0.0060 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3983

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6880 At 10 docs 0.6460 At 15 docs 0.6240 At 20 docs 0.6020 At 30 docs 0.5773 At 100 docs 0.4642 At 200 docs 0.3505 At 500 docs 0.1927 At 1000 docs 0.1106

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4195

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00013 0.20 0.00036 0.30 0.00070 0.40 0.00121 0.50 0.00191 0.60 0.00298 0.70 0.00511 0.80 0.00957 0.90 0.02133 1.00 0.45663 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Information Technology Institute, Singapore

Summary Statistics Run Number itidp1{category A, automatic Number of Topics 42 Total number of documents over all topics Retrieved: 42000 Relevant: 5091 Rel ret: 3537

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6882 0.10 0.4499 0.20 0.3763 0.30 0.3209 0.40 0.2641 0.50 0.2257 0.60 0.1821 0.70 0.1304 0.80 0.0660 0.90 0.0234 1.00 0.0002 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2282

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5000 At 10 docs 0.4714 At 15 docs 0.4206 At 20 docs 0.4071 At 30 docs 0.3794 At 100 docs 0.2919 At 200 docs 0.2270 At 500 docs 0.1388 At 1000 docs 0.0842

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2782

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00034 0.20 0.00091 0.30 0.00175 0.40 0.00307 0.50 0.00473 0.60 0.00743 0.70 0.01287 0.80 0.03121 0.90 0.10353 1.00 13.77893 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Information Technology Institute, Singapore

Summary Statistics Run Number itidp2{category A, automatic Number of Topics 42 Total number of documents over all topics Retrieved: 42000 Relevant: 5091 Rel ret: 3104

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6528 0.10 0.4252 0.20 0.3123 0.30 0.2510 0.40 0.1961 0.50 0.1457 0.60 0.1041 0.70 0.0604 0.80 0.0249 0.90 0.0096 1.00 0.0007 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1768

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4714 At 10 docs 0.4524 At 15 docs 0.4254 At 20 docs 0.4083 At 30 docs 0.3738 At 100 docs 0.2664 At 200 docs 0.1973 At 500 docs 0.1177 At 1000 docs 0.0739

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2221

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00037 0.20 0.00121 0.30 0.00247 0.40 0.00452 0.50 0.00808 0.60 0.01423 0.70 0.03001 0.80 0.08635 0.90 0.25593 1.00 3.93487 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Logicon Operating Systems

Summary Statistics Run Number losPA2{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 48708 Relevant: 6576 Rel ret: 4993

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7848 0.10 0.5105 0.20 0.4436 0.30 0.3738 0.40 0.3262 0.50 0.2817 0.60 0.2293 0.70 0.1781 0.80 0.1303 0.90 0.0598 1.00 0.0114 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2793

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5160 At 10 docs 0.4940 At 15 docs 0.4840 At 20 docs 0.4700 At 30 docs 0.4433 At 100 docs 0.3578 At 200 docs 0.2757 At 500 docs 0.1651 At 1000 docs 0.0999

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3108

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00026 0.20 0.00069 0.30 0.00139 0.40 0.00228 0.50 0.00351 0.60 0.00556 0.70 0.00890 0.80 0.01472 0.90 0.03900 1.00 0.23903 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Logicon Operating Systems

Summary Statistics Run Number losPA3{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49358 Relevant: 6576 Rel ret: 4957

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7553 0.10 0.5174 0.20 0.4505 0.30 0.3796 0.40 0.3234 0.50 0.2820 0.60 0.2354 0.70 0.1874 0.80 0.1293 0.90 0.0668 1.00 0.0122 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2834

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5160 At 10 docs 0.4960 At 15 docs 0.4840 At 20 docs 0.4670 At 30 docs 0.4527 At 100 docs 0.3550 At 200 docs 0.2828 At 500 docs 0.1651 At 1000 docs 0.0991

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3161

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00026 0.20 0.00067 0.30 0.00135 0.40 0.00231 0.50 0.00351 0.60 0.00537 0.70 0.00837 0.80 0.01485 0.90 0.03466 1.00 0.22317 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - GE/New York University

Summary Statistics Run Number nyuge1{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5078

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7483 0.10 0.5114 0.20 0.4453 0.30 0.3770 0.40 0.3290 0.50 0.2823 0.60 0.2397 0.70 0.1893 0.80 0.1358 0.90 0.0683 1.00 0.0074 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2838

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5560 At 10 docs 0.5000 At 15 docs 0.4880 At 20 docs 0.4680 At 30 docs 0.4600 At 100 docs 0.3658 At 200 docs 0.2886 At 500 docs 0.1701 At 1000 docs 0.1016

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3112

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00026 0.20 0.00069 0.30 0.00137 0.40 0.00225 0.50 0.00350 0.60 0.00525 0.70 0.00826 0.80 0.01403 0.90 0.03384 1.00 0.36972 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - GE/New York University

Summary Statistics Run Number nyuge2{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5112

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7641 0.10 0.5236 0.20 0.4491 0.30 0.3857 0.40 0.3389 0.50 0.2876 0.60 0.2469 0.70 0.1910 0.80 0.1372 0.90 0.0711 1.00 0.0070 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2913

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5680 At 10 docs 0.5220 At 15 docs 0.4933 At 20 docs 0.4880 At 30 docs 0.4680 At 100 docs 0.3726 At 200 docs 0.2931 At 500 docs 0.1718 At 1000 docs 0.1022

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3191

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00025 0.20 0.00068 0.30 0.00132 0.40 0.00215 0.50 0.00341 0.60 0.00504 0.70 0.00817 0.80 0.01387 0.90 0.03241 1.00 0.39101 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Queens College, CUNY

Summary Statistics Run Number pircsC{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5635

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8098 0.10 0.6263 0.20 0.5540 0.30 0.5029 0.40 0.4591 0.50 0.4147 0.60 0.3749 0.70 0.3180 0.80 0.2162 0.90 0.1416 1.00 0.0231 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3909

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6400 At 10 docs 0.6020 At 15 docs 0.5813 At 20 docs 0.5580 At 30 docs 0.5353 At 100 docs 0.4362 At 200 docs 0.3423 At 500 docs 0.1968 At 1000 docs 0.1127

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4091

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00016 0.20 0.00044 0.30 0.00082 0.40 0.00130 0.50 0.00195 0.60 0.00276 0.70 0.00414 0.80 0.00799 0.90 0.01504 1.00 0.11657 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Queens College, CUNY

Summary Statistics Run Number pircsL{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5645

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8040 0.10 0.6199 0.20 0.5562 0.30 0.5003 0.40 0.4578 0.50 0.4091 0.60 0.3734 0.70 0.3181 0.80 0.2108 0.90 0.1432 1.00 0.0235 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3901

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6520 At 10 docs 0.6080 At 15 docs 0.5827 At 20 docs 0.5630 At 30 docs 0.5387 At 100 docs 0.4386 At 200 docs 0.3439 At 500 docs 0.1978 At 1000 docs 0.1129

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4108

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00017 0.20 0.00044 0.30 0.00083 0.40 0.00131 0.50 0.00199 0.60 0.00278 0.70 0.00414 0.80 0.00826 0.90 0.01484 1.00 0.11453 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - University of Central Florida

Summary Statistics Run Number UCF100{category A, manual Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 4240

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7427 0.10 0.4626 0.20 0.3921 0.30 0.3268 0.40 0.2611 0.50 0.2008 0.60 0.1608 0.70 0.1168 0.80 0.0754 0.90 0.0405 1.00 0.0060 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2285

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5320 At 10 docs 0.5000 At 15 docs 0.4747 At 20 docs 0.4580 At 30 docs 0.4353 At 100 docs 0.3420 At 200 docs 0.2426 At 500 docs 0.1412 At 1000 docs 0.0848

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2695

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00032 0.20 0.00085 0.30 0.00170 0.40 0.00312 0.50 0.00549 0.60 0.00863 0.70 0.01459 0.80 0.02704 0.90 0.05877 1.00 0.45663 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - University of Waterloo

Summary Statistics Run Number uwgcl1{category A, manual Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 22769 Relevant: 6576 Rel ret: 1658

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4883 0.10 0.2849 0.20 0.1979 0.30 0.1463 0.40 0.1170 0.50 0.0976 0.60 0.0823 0.70 0.0602 0.80 0.0463 0.90 0.0252 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1188

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3480 At 10 docs 0.3080 At 15 docs 0.2920 At 20 docs 0.2680 At 30 docs 0.2387 At 100 docs 0.1710 At 200 docs 0.1139 At 500 docs 0.0613 At 1000 docs 0.0332

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1649

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00069 0.20 0.00223 0.30 0.00483 0.40 0.00832 0.50 0.01274 0.60 0.01844 0.70 0.03012 0.80 0.04542 0.90 0.09596 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - NEC Corporation

Summary Statistics Run Number virtu3{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 4265

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5983 0.10 0.4344 0.20 0.3609 0.30 0.3069 0.40 0.2670 0.50 0.2263 0.60 0.1959 0.70 0.1579 0.80 0.1060 0.90 0.0514 1.00 0.0031 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2270

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3600 At 10 docs 0.3660 At 15 docs 0.3707 At 20 docs 0.3680 At 30 docs 0.3560 At 100 docs 0.2988 At 200 docs 0.2282 At 500 docs 0.1398 At 1000 docs 0.0853

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2637

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00036 0.20 0.00098 0.30 0.00187 0.40 0.00303 0.50 0.00471 0.60 0.00679 0.70 0.01029 0.80 0.01860 0.90 0.04578 1.00 0.88639 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Xerox Palo Alto Research Center

Summary Statistics Run Number xerox1{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5633

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8023 0.10 0.6600 0.20 0.5864 0.30 0.5089 0.40 0.4522 0.50 0.4062 0.60 0.3455 0.70 0.2785 0.80 0.2064 0.90 0.1078 1.00 0.0101 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3841

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6440 At 10 docs 0.6120 At 15 docs 0.5773 At 20 docs 0.5620 At 30 docs 0.5513 At 100 docs 0.4408 At 200 docs 0.3388 At 500 docs 0.1940 At 1000 docs 0.1127

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.3993

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00014 0.20 0.00039 0.30 0.00080 0.40 0.00134 0.50 0.00201 0.60 0.00313 0.70 0.00500 0.80 0.00848 0.90 0.02053 1.00 0.27015 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Xerox Palo Alto Research Center

Summary Statistics Run Number xerox2{category A, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 6576 Rel ret: 5633

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8147 0.10 0.6468 0.20 0.5750 0.30 0.4947 0.40 0.4529 0.50 0.4032 0.60 0.3472 0.70 0.2797 0.80 0.2071 0.90 0.1076 1.00 0.0101 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.3811

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6080 At 10 docs 0.5900 At 15 docs 0.5720 At 20 docs 0.5640 At 30 docs 0.5467 At 100 docs 0.4366 At 200 docs 0.3391 At 500 docs 0.1941 At 1000 docs 0.1127

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4039

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00015 0.20 0.00041 0.30 0.00084 0.40 0.00133 0.50 0.00204 0.60 0.00311 0.70 0.00497 0.80 0.00844 0.90 0.02057 1.00 0.27015 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Oracle Corporation

Summary Statistics Run Number ORAdL1{category B, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 9951 Relevant: 6099 Rel ret: 1057

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4730 0.10 0.1690 0.20 0.1278 0.30 0.1193 0.40 0.1084 0.50 0.0825 0.60 0.0587 0.70 0.0203 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0812

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2920 At 10 docs 0.2420 At 15 docs 0.2147 At 20 docs 0.1950 At 30 docs 0.1787 At 100 docs 0.1374 At 200 docs 0.0961 At 500 docs 0.0410 At 1000 docs 0.0211

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1098

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00165 0.20 0.00458 0.30 0.00743 0.40 0.01103 0.50 0.01865 0.60 0.03227 0.70 0.11329 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Oracle Corporation

Summary Statistics Run Number ORAdL2{category B, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 29893 Relevant: 6099 Rel ret: 1346

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3963 0.10 0.0990 0.20 0.0610 0.30 0.0478 0.40 0.0343 0.50 0.0169 0.60 0.0109 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0355

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1480 At 10 docs 0.1400 At 15 docs 0.1267 At 20 docs 0.1110 At 30 docs 0.1047 At 100 docs 0.0750 At 200 docs 0.0631 At 500 docs 0.0412 At 1000 docs 0.0269

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0741

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00305 0.20 0.01032 0.30 0.02004 0.40 0.03777 0.50 0.09754 0.60 0.18258 0.70 1.00000 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Oracle Corporation

Summary Statistics Run Number ORAdL1{category B, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 9951 Relevant: 6099 Rel ret: 1057

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4730 0.10 0.1690 0.20 0.1278 0.30 0.1193 0.40 0.1084 0.50 0.0825 0.60 0.0587 0.70 0.0203 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0812

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2920 At 10 docs 0.2420 At 15 docs 0.2147 At 20 docs 0.1950 At 30 docs 0.1787 At 100 docs 0.1374 At 200 docs 0.0961 At 500 docs 0.0410 At 1000 docs 0.0211

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1098

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00165 0.20 0.00458 0.30 0.00743 0.40 0.01103 0.50 0.01865 0.60 0.03227 0.70 0.11329 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision routing results - Oracle Corporation

Summary Statistics Run Number ORAdL2{category B, automatic Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 29893 Relevant: 6099 Rel ret: 1346

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3963 0.10 0.0990 0.20 0.0610 0.30 0.0478 0.40 0.0343 0.50 0.0169 0.60 0.0109 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0355

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1480 At 10 docs 0.1400 At 15 docs 0.1267 At 20 docs 0.1110 At 30 docs 0.1047 At 100 docs 0.0750 At 200 docs 0.0631 At 500 docs 0.0412 At 1000 docs 0.0269

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0741

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00305 0.20 0.01032 0.30 0.02004 0.40 0.03777 0.50 0.09754 0.60 0.18258 0.70 1.00000 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 100 150

Median

Topics

Average Precision