Summary Statistics Run Number inq205{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 3122

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6990 0.10 0.4455 0.20 0.3790 0.30 0.3068 0.40 0.2312 0.50 0.1855 0.60 0.1362 0.70 0.0739 0.80 0.0348 0.90 0.0154 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2054

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4980 At 10 docs 0.4367 At 15 docs 0.3959 At 20 docs 0.3786 At 30 docs 0.3456 At 100 docs 0.2357 At 200 docs 0.1789 At 500 docs 0.1042 At 1000 docs 0.0637

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2611

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00019 0.20 0.00050 0.30 0.00104 0.40 0.00204 0.50 0.00336 0.60 0.00583 0.70 0.01343 0.80 0.03398 0.90 0.08811 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision

Summary Statistics Run Number inq206{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 3105

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6932 0.10 0.4543 0.20 0.3794 0.30 0.3061 0.40 0.2341 0.50 0.1817 0.60 0.1293 0.70 0.0640 0.80 0.0314 0.90 0.0116 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2047

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5061 At 10 docs 0.4429 At 15 docs 0.4000 At 20 docs 0.3888 At 30 docs 0.3483 At 100 docs 0.2361 At 200 docs 0.1785 At 500 docs 0.1043 At 1000 docs 0.0634

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2603

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00018 0.20 0.00050 0.30 0.00104 0.40 0.00200 0.50 0.00345 0.60 0.00619 0.70 0.01568 0.80 0.03779 0.90 0.11742 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision

Summary Statistics Run Number inq207{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 3011

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6634 0.10 0.4539 0.20 0.3786 0.30 0.3070 0.40 0.2434 0.50 0.1895 0.60 0.1368 0.70 0.0848 0.80 0.0469 0.90 0.0130 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2085

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4857 At 10 docs 0.4347 At 15 docs 0.4014 At 20 docs 0.3796 At 30 docs 0.3456 At 100 docs 0.2418 At 200 docs 0.1818 At 500 docs 0.1029 At 1000 docs 0.0614

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2589

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00018 0.20 0.00050 0.30 0.00104 0.40 0.00190 0.50 0.00327 0.60 0.00580 0.70 0.01157 0.80 0.02489 0.90 0.10463 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision

Summary Statistics Run Number inq208{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 3033

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6724 0.10 0.4590 0.20 0.3761 0.30 0.3089 0.40 0.2398 0.50 0.1884 0.60 0.1368 0.70 0.0830 0.80 0.0441 0.90 0.0154 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2084

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4776 At 10 docs 0.4327 At 15 docs 0.3973 At 20 docs 0.3898 At 30 docs 0.3503 At 100 docs 0.2427 At 200 docs 0.1805 At 500 docs 0.1029 At 1000 docs 0.0619

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2620

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00018 0.20 0.00051 0.30 0.00103 0.40 0.00194 0.50 0.00330 0.60 0.00580 0.70 0.01184 0.80 0.02655 0.90 0.08811 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision

Summary Statistics Run Number inq209{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 3105

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6932 0.10 0.4543 0.20 0.3794 0.30 0.3061 0.40 0.2341 0.50 0.1817 0.60 0.1293 0.70 0.0640 0.80 0.0314 0.90 0.0116 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2047

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5061 At 10 docs 0.4429 At 15 docs 0.4000 At 20 docs 0.3888 At 30 docs 0.3483 At 100 docs 0.2361 At 200 docs 0.1785 At 500 docs 0.1043 At 1000 docs 0.0634

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2603

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00018 0.20 0.00050 0.30 0.00104 0.40 0.00200 0.50 0.00345 0.60 0.00619 0.70 0.01568 0.80 0.03779 0.90 0.11742 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision dbmerge results - Australian National University

Summary Statistics Run Number padreW{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 31304 Relevant: 6501 Rel ret: 3602

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7416 0.10 0.5342 0.20 0.4630 0.30 0.3719 0.40 0.2753 0.50 0.2042 0.60 0.1287 0.70 0.0818 0.80 0.0445 0.90 0.0026 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2383

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5306 At 10 docs 0.5143 At 15 docs 0.4884 At 20 docs 0.4694 At 30 docs 0.4306 At 100 docs 0.2988 At 200 docs 0.2152 At 500 docs 0.1242 At 1000 docs 0.0735

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2934

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00013 0.20 0.00036 0.30 0.00078 0.40 0.00161 0.50 0.00298 0.60 0.00622 0.70 0.01203 0.80 0.02630 0.90 0.52866 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision dbmerge results - Siemens Corporate Research Inc.

Summary Statistics Run Number siems2{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 3290

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5449 0.10 0.3326 0.20 0.2706 0.30 0.2223 0.40 0.1715 0.50 0.1272 0.60 0.0856 0.70 0.0433 0.80 0.0193 0.90 0.0069 1.00 0.0008 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1433

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3061 At 10 docs 0.3102 At 15 docs 0.3020 At 20 docs 0.2949 At 30 docs 0.2741 At 100 docs 0.2167 At 200 docs 0.1692 At 500 docs 0.1055 At 1000 docs 0.0671

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2139

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00031 0.20 0.00083 0.30 0.00161 0.40 0.00296 0.50 0.00525 0.60 0.00981 0.70 0.02368 0.80 0.06225 0.90 0.19835 1.00 1.91251 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision dbmerge results - Siemens Corporate Research Inc.

Summary Statistics Run Number siems3{category A, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 6501 Rel ret: 2626

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5807 0.10 0.3210 0.20 0.2444 0.30 0.1863 0.40 0.1216 0.50 0.0871 0.60 0.0619 0.70 0.0273 0.80 0.0126 0.90 0.0013 1.00 0.0009 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1253

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3959 At 10 docs 0.3286 At 15 docs 0.2993 At 20 docs 0.2847 At 30 docs 0.2653 At 100 docs 0.2053 At 200 docs 0.1495 At 500 docs 0.0871 At 1000 docs 0.0536

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1934

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00032 0.20 0.00095 0.30 0.00201 0.40 0.00442 0.50 0.00802 0.60 0.01392 0.70 0.03819 0.80 0.09600 0.90 1.05871 1.00 1.69984 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision