confusion results - Department of Defense

Summary Statistics Run Number ACQC10{category B, manual Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 48655 Relevant: 2480 Rel ret: 1328

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5081 0.10 0.3307 0.20 0.2501 0.30 0.1975 0.40 0.1305 0.50 0.0996 0.60 0.0602 0.70 0.0283 0.80 0.0161 0.90 0.0069 1.00 0.0004 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1297

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2816 At 10 docs 0.2408 At 15 docs 0.2299 At 20 docs 0.2112 At 30 docs 0.1918 At 100 docs 0.1198 At 200 docs 0.0819 At 500 docs 0.0449 At 1000 docs 0.0271

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1681

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00027 0.20 0.00080 0.30 0.00163 0.40 0.00356 0.50 0.00603 0.60 0.01251 0.70 0.03209 0.80 0.06527 0.90 0.17294 1.00 3.33645 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Department of Defense

Summary Statistics Run Number ACQC20{category B, manual Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 45951 Relevant: 2480 Rel ret: 1143

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4642 0.10 0.2881 0.20 0.2004 0.30 0.1475 0.40 0.1029 0.50 0.0730 0.60 0.0334 0.70 0.0172 0.80 0.0090 0.90 0.0048 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1044

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2449 At 10 docs 0.2163 At 15 docs 0.2163 At 20 docs 0.1980 At 30 docs 0.1721 At 100 docs 0.1027 At 200 docs 0.0673 At 500 docs 0.0380 At 1000 docs 0.0233

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1508

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00033 0.20 0.00107 0.30 0.00231 0.40 0.00466 0.50 0.00848 0.60 0.02318 0.70 0.05340 0.80 0.11761 0.90 0.24913 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Department of Defense

Summary Statistics Run Number ACQUNC{category B, manual Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 48792 Relevant: 2480 Rel ret: 1424

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5198 0.10 0.3576 0.20 0.2686 0.30 0.2171 0.40 0.1655 0.50 0.1373 0.60 0.0697 0.70 0.0396 0.80 0.0186 0.90 0.0088 1.00 0.0002 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1454

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2857 At 10 docs 0.2490 At 15 docs 0.2463 At 20 docs 0.2378 At 30 docs 0.2122 At 100 docs 0.1296 At 200 docs 0.0883 At 500 docs 0.0489 At 1000 docs 0.0291

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1839

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00024 0.20 0.00073 0.30 0.00144 0.40 0.00269 0.50 0.00419 0.60 0.01069 0.70 0.02267 0.80 0.05636 0.90 0.13534 1.00 6.67423 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Cornell University

Summary Statistics Run Number CrnlB{category B, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 1815

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6120 0.10 0.4848 0.20 0.3741 0.30 0.3127 0.40 0.2406 0.50 0.1860 0.60 0.1281 0.70 0.0908 0.80 0.0579 0.90 0.0320 1.00 0.0094 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2084

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3796 At 10 docs 0.3408 At 15 docs 0.3156 At 20 docs 0.2980 At 30 docs 0.2816 At 100 docs 0.1673 At 200 docs 0.1160 At 500 docs 0.0634 At 1000 docs 0.0370

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2415

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00014 0.20 0.00045 0.30 0.00088 0.40 0.00169 0.50 0.00292 0.60 0.00545 0.70 0.00936 0.80 0.01738 0.90 0.03635 1.00 0.14070 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Cornell University

Summary Statistics Run Number CrnlBc10{category B, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 1489

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5950 0.10 0.4213 0.20 0.2696 0.30 0.1877 0.40 0.1260 0.50 0.0924 0.60 0.0626 0.70 0.0316 0.80 0.0195 0.90 0.0042 1.00 0.0016 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1431

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3469 At 10 docs 0.3102 At 15 docs 0.2830 At 20 docs 0.2592 At 30 docs 0.2231 At 100 docs 0.1302 At 200 docs 0.0923 At 500 docs 0.0511 At 1000 docs 0.0304

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1769

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00018 0.20 0.00072 0.30 0.00173 0.40 0.00370 0.50 0.00656 0.60 0.01200 0.70 0.02864 0.80 0.05371 0.90 0.28489 1.00 0.83311 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - George Mason University

Summary Statistics Run Number gmuc0{category B, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 1560

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5132 0.10 0.3384 0.20 0.2487 0.30 0.1898 0.40 0.1362 0.50 0.1068 0.60 0.0735 0.70 0.0527 0.80 0.0386 0.90 0.0128 1.00 0.0037 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1401

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2898 At 10 docs 0.2735 At 15 docs 0.2435 At 20 docs 0.2245 At 30 docs 0.1925 At 100 docs 0.1235 At 200 docs 0.0894 At 500 docs 0.0514 At 1000 docs 0.0318

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1673

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00026 0.20 0.00081 0.30 0.00171 0.40 0.00339 0.50 0.00558 0.60 0.01010 0.70 0.01680 0.80 0.02660 0.90 0.09267 1.00 0.35951 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - George Mason University

Summary Statistics Run Number gmuc10{category B, automatic Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 1521

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4544 0.10 0.2992 0.20 0.2013 0.30 0.1503 0.40 0.1104 0.50 0.0883 0.60 0.0627 0.70 0.0431 0.80 0.0286 0.90 0.0120 1.00 0.0022 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1153

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3061 At 10 docs 0.2347 At 15 docs 0.2054 At 20 docs 0.1898 At 30 docs 0.1639 At 100 docs 0.1129 At 200 docs 0.0824 At 500 docs 0.0490 At 1000 docs 0.0310

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1449

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00031 0.20 0.00106 0.30 0.00226 0.40 0.00430 0.50 0.00689 0.60 0.01198 0.70 0.02075 0.80 0.03628 0.90 0.09893 1.00 0.60553 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Rutgers University

Summary Statistics Run Number rutfum{category B, manual Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 1611

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5882 0.10 0.4092 0.20 0.3248 0.30 0.2532 0.40 0.1832 0.50 0.1503 0.60 0.0973 0.70 0.0569 0.80 0.0295 0.90 0.0048 1.00 0.0002 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1718

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3673 At 10 docs 0.3224 At 15 docs 0.2762 At 20 docs 0.2622 At 30 docs 0.2361 At 100 docs 0.1449 At 200 docs 0.0976 At 500 docs 0.0532 At 1000 docs 0.0329

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2033

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00019 0.20 0.00056 0.30 0.00118 0.40 0.00238 0.50 0.00377 0.60 0.00743 0.70 0.01549 0.80 0.03514 0.90 0.24913 1.00 6.67423 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Rutgers University

Summary Statistics Run Number rutfuv{category B, manual Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 1543

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3743 0.10 0.1161 0.20 0.0677 0.30 0.0573 0.40 0.0441 0.50 0.0407 0.60 0.0311 0.70 0.0234 0.80 0.0150 0.90 0.0040 1.00 0.0001 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0484

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1306 At 10 docs 0.0878 At 15 docs 0.0694 At 20 docs 0.0612 At 30 docs 0.0537 At 100 docs 0.0508 At 200 docs 0.0409 At 500 docs 0.0365 At 1000 docs 0.0315

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0643

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00102 0.20 0.00368 0.30 0.00659 0.40 0.01158 0.50 0.01573 0.60 0.02496 0.70 0.03900 0.80 0.07014 0.90 0.29920 1.00 13.34980 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision confusion results - Rutgers University

Summary Statistics Run Number rutscn20{category B, manual Number of Topics 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2480 Rel ret: 452

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.2278 0.10 0.0811 0.20 0.0493 0.30 0.0345 0.40 0.0190 0.50 0.0166 0.60 0.0067 0.70 0.0027 0.80 0.0001 0.90 0.0001 1.00 0.0001 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0268

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1061 At 10 docs 0.0980 At 15 docs 0.0830 At 20 docs 0.0755 At 30 docs 0.0667 At 100 docs 0.0416 At 200 docs 0.0291 At 500 docs 0.0162 At 1000 docs 0.0092

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0615

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00151 0.20 0.00515 0.30 0.01121 0.40 0.02757 0.50 0.03955 0.60 0.11876 0.70 0.34521 0.80 10.67984 0.90 12.01482 1.00 13.34980 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

202 212 222 232 242

Median

Topics

Average Precision