Genomics track, triage task results — Oregon Health and Science University

Precision Recall F-score Normalized Utility Tag Run Type Run Median Run Median Run Median Run Median OHSUNBAYES automatic 0.1290 0.1360 0.6548 0.5571 0.2155 0.1830 0.4337 0.3425 OHSUSVMJ20 automatic 0.2309 0.1360 0.3524 0.5571 0.2790 0.1830 0.2937 0.3425 OHSUVP automatic 0.1714 0.1360 0.6571 0.5571 0.2719 0.1830 0.4983 0.3425